LIBRARY libcelt-0061.dll
EXPORTS
    celt_decode_0061
    celt_decoder_create_0061
    celt_decoder_destroy_0061
    celt_mode_create_0061
    celt_mode_destroy_0061
    celt_mode_info_0061
; symbols not used by vgmstream were ommited
