LIBRARY libavs-win32

EXPORTS
    XCd229cc00012e
    XCd229cc0000aa
    XCd229cc00001d
    XCd229cc0000fd
    XCd229cc00013c
    XCd229cc0000ff
    XCd229cc000126
    XCd229cc00009a
    XCd229cc00002c
    XCd229cc000028
    XCd229cc000009
    XCd229cc000094
    XCd229cc000090
    XCd229cc0000eb
    XCd229cc00011f
    XCd229cc0000e9
    XCd229cc0000ce
    XCd229cc0000c3
    XCd229cc0000c0
    XCd229cc00004d
    XCd229cc00010d
    XCd229cc0000f0
    XCd229cc0000bb
    XCd229cc0000b8
    XCd229cc000141
    XCd229cc00008c
    XCd229cc000025
    XCd229cc0000e3
    XCd229cc0000f3
    XCd229cc00002d
    XCd229cc000052
    XCd229cc000046
    XCd229cc000006
    XCd229cc000005
    XCd229cc000049
    XCd229cc000165
    XCd229cc0000b5
    XCd229cc00010a
    XCd229cc000032
    XCd229cc0000b1
    XCd229cc000083
    XCd229cc000033
    XCd229cc000024
    XCd229cc00007c
    XCd229cc00008a
    XCd229cc000142
    XCd229cc000071
    XCd229cc000043
    XCd229cc000110
    XCd229cc0000db
    XCd229cc00011a
    XCd229cc0000af
    XCd229cc000144
    XCd229cc00014b
    XCd229cc0000fc
    XCd229cc000145
    XCd229cc000121
    XCd229cc000035
    XCd229cc00004f
    XCd229cc000107
    XCd229cc0000de
    XCd229cc00010e
    XCd229cc000148
    XCd229cc00005f
    XCd229cc000057
    XCd229cc00009f
    XCd229cc0000cd
    XCd229cc000039
    XCd229cc00002b
    XCd229cc0000c2
    XCd229cc000156
    XCd229cc00000f
    XCd229cc000040
    XCd229cc000026
    XCd229cc000092
    XCd229cc000084
    XCd229cc000038
    XCd229cc00011d
    XCd229cc000131
    XCd229cc00004b
    XCd229cc000105
    XCd229cc00007e
    XCd229cc00009c
    XCd229cc0000ac
    XCd229cc000085
    XCd229cc0000b0


